EPUB-Informationen

Bezeichnung:

611

Stand/Datum des Downloads:

16.09.2021

Siegelordnung der Evangelischen Kirche der Union

Vom 5. Juli/6. September 1966 (ABl. EKD 1966 S. 557, KABl. 1975 S. 107);
geändert durch Verordnung vom 6. Juni 2001

(ABl. S. 384)

Die derzeit geltende Siegelordnung der UEK befindet sich im Fachinformationssystem Kirchenrecht der UEK unter der Ordnungsnummer 780.

Etwaige Vorgängerversionen befinden sich im dortigen Archiv unter derselben Ordnungsnummer.